顶部链接

宣布时间:2020-07-27 00:00:00
语言切换
搜索
确认
作废
/
/
/
培训 | BG大游集团举行机床零件质料与热处置惩罚手艺大课堂
资讯分类

培训 | BG大游集团举行机床零件质料与热处置惩罚手艺大课堂

  • 分类:公司新闻
  • 作者:
  • 泉源:
  • 宣布时间:2023-09-08 12:49
  • 会见量:0

【提要形貌】

培训 | BG大游集团举行机床零件质料与热处置惩罚手艺大课堂

【提要形貌】

  • 分类:公司新闻
  • 作者:
  • 泉源:
  • 宣布时间:2023-09-08 12:49
  • 会见量:0
详情

     9月6号下昼,公司举行“机床零件质料与热处置惩罚”手艺大课堂,总工程师蒋林主持,中国热处置惩罚协会《热处置惩罚手册》编委、公司热处置惩罚分厂正高工罗南忠主讲,公司手艺、生产、质管、采购等相关手艺职员40余人参会。

     罗南忠先容了金属质料与热处置惩罚、热处置惩罚与机加(设计)的关系,并详细解说了金属质料中各元素因素的作用、质料的机械力学性能、热处置惩罚“四把火”的作用及相互关系等,同时,分享了热处置惩罚历程中的典范案例。

     机床零件的质料和热处置惩罚是机床稳固性、可靠性、精度坚持性的主要基础,也是国产高等数控机床的短板。公司将通过抓基础、抓源头,进一步提升机床的稳固性、可靠性、精度坚持性,进一步知足用户高性能齿轮的细密高效加工要求。

 

扫二维码用手机看

> 最新动态

【网站地图】【sitemap】